Auswertung: Review der Verhaltensspezifikation zu den 0-dimensionalen Detektoren - Zählerfenster (WS 2001/02)

U. Sacklowski, 6.12.2001

-------------------------------------------------------------------------------

1. Treffen

- durchweg ein Treffen - sorgfältige individuelle Vorbereitung - Diskussion unter Einbeziehung des Programmes - Review-Bericht

-- sofort oder -- anschließend mittels EMail’s -> Organisation?

2. Allgemeine Bemerkungen

- Berichte überwiegend sehr ausführlich und qualifiziert - meine “Autor-Funktion“: temporär - Pflichtenheft - Verhaltensspezifikation - “Überfrachtung“ mit physikalischen Details (Ballast) - Benutzerschnittstelle: engl. - deutsch - Gesamtdokumentation der ini-Dateien an anderer Stelle - Gesamteindruck: von einem sehr kritischen bis guten Eindruck

3. Probleme des Dokuments 3.1 Ungenauigkeiten

- PopUp-Menü 1,2, ... -> PopUp-Menü-Eintrag 1,2, ... - „... noch älterer eines ebenfalls russ. Herstellers ...“ -> a1 - „Link“ auf ein Dokument, - Website oder Verhaltensspez.? - “Kombinationsfenster-Feld“ -> “Combobox“ aber: Borland, MS; “Schalter“ -> “Button“, ...

3.2 Fehler (“Dokumentfehler“ nicht “Programmfehler“)

- Dialogbox “Parameter für Zähleranzeige“: Max. Intensität und Log. Darstellung sind nicht unklar.

3.3 Fehlende Informationen

- Umgang mit ini-Dateien sehr ungenügend beschrieben (z.B. manuelles Editieren).

- “DieÄnderungen von Einstellungen für die Balkenanzeige wirken sich nicht sofort aus. Vielmehr muß ...“. Dies wird im Dokument so nicht beschrieben.

4. Zusatzpunkt: Fehler im Progamm (Weiterleitung an Progr.- Bearbeiter)

- Programmabbruch, wenn ein Detektor nicht vorhanden ist (nicht bei Initialisierung) - Maßeinheit für “Lower Threshold“ und “Upper Threshold“ fehlen.

- “Die TAB-Order der Dialogbox (Abb. 2) ist völlig verkehrt“. - “Die Balkenanzeige des Zählers ist weiß auf weiß“. ??? - ...