min

Strom

max normal

Betriebsparameter

min max

Hochspannung

normal min

Wellenl�nge

max normal

Allg. Einstellungen

korrekte Eingabe

Orientierung

falsche Eingabe

Angaben zur Probe

korrekte Eingabe

Untersuchter Reflex

falsche Eingabe

3.18:

3.17:

3.16:

3.15:

3.14:

3.13:

3.12:

3.11:

3.10:

3.9:

3.8:

3.7:

3.6:

3.5:

3.4:

3.3:

3.2:

3.1:

3: Strom minimal

2.36:

2.35:

2.34:

2.33:

2.32:

2.31:

2.30:

2.29:

2.28:

2.27:

2.26:

2.25:

2.24:

2.23:

2.22:

2.21:

2.20:

2.19:

2.18:

2.17:

2.16:

2.15:

2.14:

2.13:

2.12:

2.11:

2.10:

2.9:

2.8:

2.7:

2.6:

2.5:

2.4:

2.3:

2.2:

2.1:

2: Strom maximal

1.36:

1.35:

1.34:

1.33:

1.32:

1.31:

1.30:

1.29:

1.28:

1.27:

1.26:

1.25:

1.24:

1.23:

1.22:

1.21:

1.20:

1.19:

1.18:

1.17:

1.16:

1.15:

1.14:

1.13:

1.12:

1.11:

1.10:

1.9:

1.8:

1.7:

1.6:

1.5:

1.4:

1.3:

1.2:

1.1: Normalfall

1: Test1

Allg. Einstellungen

Page 1

CTE-32 V2.0 Mi, 22.11.2000 16:24 klier

D:\CTE\SAMPLES\allg-Einst.cte Tree and Table

min

Strom max normal

Betriebsparameter min max

Hochspannung normal min

Wellenl�nge max normal

Allg. Einstellungen korrekte

Eingabe

Orientierung falsche

Eingabe

Angaben zur Probe korrekte

Eingabe

Untersuchter

Reflex falsche

Eingabe

3.36: 3.35: 3.34: 3.33: 3.32: 3.31: 3.30: 3.29: 3.28: 3.27: 3.26: 3.25: 3.24: 3.23: 3.22: 3.21: 3.20: 3.19:

Allg. Einstellungen

Page 2

CTE-32 V2.0 Mi, 22.11.2000 16:24 klier

D:\CTE\SAMPLES\allg-Einst.cte

Tree and Table