Subsystem Datei Subsystem Datei Motor- M_layer.cpp Repr. u. Darst. M_curve.cpp steuerung Motors.cpp der Messdaten M_data.cpp Ieee.h Datsvtps.h M_layer.h M_curve.h M_motcom.h M_data.h M_mothw.h Topographie M_topo.cpp Mottypes.h M_topo.h C_8x2.inc Diffraktometrie/ M_arscan.cpp Detektor- Am9513.cpp Reflektometrie M_scan.cpp nutzung Braunpsd.cpp St_layer.cpp C_layer.cpp M_lscan.h Counters.cpp M_xscan.h Testdev.cpp St_layer.h Kisl1.c Ablaufsteuerung M_steerg.cpp Kmpt1.c M_steerg.h Am9513a.h Scntypes.h C_layer.h Dettypes.h Online-Hilfe Sphelp.rtf Dfkisl.h Sphelp.hpj M_devcom.h Help_def.h M_devhw.h M_psd.h Interne Fktn. L_layer.cpp Prkmpt1.h M_main.cpp Radicon.h Evrythng.h Testdev.h Stoe_psd.inc Windows-Resrc. Counters.rc Interaktion mit Dlg_tpl.cpp Main.rc der Software M_device.cpp Motors.rc M_dlg.cpp Scanner.rc Dlg_tpl.h Splib.rc M_dlg.h Rc_def.h

Tabelle 3: Abgeschlossene Dateiaufteilung nach Zerlegung einiger Header

Subsystem Name des Unterverzeichnisses Motorsteuerung Implementation neustrukt\motrstrg\ Header neustrukt\include\motrstrg\ Detektornutzung Implementation neustrukt\detecuse\ Header neustrukt\include\detecuse\ Interaktion mit der Implementation neustrukt\swintrac\ Software Header neustrukt\include\swintrac\ Repräsentation und Implementation neustrukt\datavisa\ Darstellung der Messdaten Header neustrukt\include\datavisa\ Topographie Implementation neustrukt\topogrfy\ Header neustrukt\include\topogrfy\ Diffraktometrie/ Implementation neustrukt\difrkmty\ Reflektometrie Header neustrukt\include\difrkmty\ Ablaufsteuerung Implementation neustrukt\workflow\ Header neustrukt\include\workflow\ Online- Implementation neustrukt\help\ Benutzerdokumentation Header neustrukt\include\help\ Interne Funktionalität und Implementation neustrukt\internls\ Allgemeine Definitionen Header neustrukt\include\internls\ Windows-Ressourcen Implementation neustrukt\winresrc\ (Fenster-Definitionen) Header neustrukt\include\winresrc\

Tabelle 4: Zuordnung der Subsysteme zu den einzelnen Unterverzeichnissen